Esmalte Risqué Coleção Mulher Maravilha – Vermelho Maravilha

Esmalte Risqué Coleção Mulher Maravilha (Vermelho Maravilha)

Review desse esmalte lindo da Risqué coleção Mulher Maravilha (Vermelho Maravilha), cor super viva e marcante. A escolha veio bem a calhar já que o filme da personagem está perto de estrear. ?

Apliquei duas camadas dele sobre as unhas, ficou um pouco transparente nas pontas e isso não agradou muito. A cor não tem a pigmentação forte/encorpada, para deixar tudo bem cobertinho seria necessário uma terceira camada, mas assim ficaria muito grosso e iria dá várias bolhinhas.

Por ser um esmalte vermelho intenso, a cor não diferenciou do vidro paras as unhas. Exitem esmaltes vermelho que escurecem assim que aplicado, com esse não ocorreu isso a tonalidade fica viva.

CARACTERÍSTICAS DO ESMALTE:

– Nacional
– Cores: Vermelho Vivo
– Coleção Mulher Maravilha
– 8ml
– Cobriu com duas camadas, porém ainda ficou transparente
– Secagem rápida
– Cobertura e acabamento bons
– Muito brilho
– Pincel flat
– Fixação boa
– Hipoalergênico

Vermelho Maravilha é super inspirado na Mulher Maravilha, já que suas cores predominantes são vermelho e azul.

Não sou muito fã de esmaltes vermelhos, porém gostei muito desse por tema de quadrinhos uma coisa que gosto muito. ?

INFORMAÇÕES RISQUÉ:

www.risque.com.br
www.facebook.com/RisqueOficial
www.instagram.com/risqueoficial

Onde Comprar: www.ikesaki.com.br/MulherMaravilha

Veja agora o vídeo com o review do Esmalte Risqué Coleção Mulher Maravilha – Vermelho Maravilha:

The post Esmalte Risqué Coleção Mulher Maravilha – Vermelho Maravilha appeared first on LARISSA LEITE UNHAS 💜.