ESMALTE VERMELHO MISS RÔSE Nº10

Miss Rôse – Nº 10 (Esmalte Vermelho)

O esmalte de hoje é muito vermelho da marca Miss Rôse que é extremamente pigmentado. Não sou muito fã dessa cor nas minhas unhas, mas eu confesso que esse é simplesmente maravilhoso porque a tonalidade não é escura e sim muito viva.

O que eu achei bacana desse esmalte é que ele consegue cobrir as unhas com apenas uma camada.

CARACTERÍSTICAS DO ESMALTE:

– Internacional
– Miss Rôse
– Coleção: Linha Regular
– Cor: vermelho vivo, cremoso
– 15ml
– Pigmentação ótima
– Apliquei 2 camadas e as unhas ficaram bem preenchidas e não deram bolinhas
– Cheiro bastante forte
– Acabamento e textura ótimos
– Muito brilho
– Secagem rápida
– Não é Free
– Pincel flat
– Durabilidade de 3 a 4 dias

O esmalte é ótimo em todos os aspectos exceto em um que é o cheiro dele muito forte mesmo, creio que ele seja assim por ser muito pigmentado.

Veja agora o vídeo com o review do Esmalte Vermelho Miss Rôse Nº10:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

The post ESMALTE VERMELHO MISS RÔSE Nº10 appeared first on LARISSA LEITE UNHAS 💜.